KSERA

16 DLT4000 drives

FDDI

270 GB local disk

Alpha Server 8400 10 440 MHz Processors

KPASA

12 DLT4000 drives

FDDI

340 GB local disk

Alpha Server 8400 10 440 MHz Processors

Tape Robot Storage (KTeV has 6 TB)

2 DLT4700 7 tape stackers

2 DLT4700 7 tape stackers

260 GB shared disks